
Kolumbus   Helpdatei FO.HLP     V2.00 (c) 1989/90/91/92/93 by J.Otte
=====================================================================

Kolumbus  nutzt  die  Fähigkeit  des ST, Zeichensätze nachzuladen und
verschiedene  Schriftgrö₧en  darstellen  zu  können. Im Pulldown Menu
"Font"  befinden  sich  alle  Menupunkte,  die sich mit Nachladen von
Zeichensätzen   und  mit  unterschiedlichen  Schriftgrö₧en  befassen.
Au₧erdem  lassen  sich von hier bis zu 40 Funktionstasten programmie-
ren.

Achtung !
Das  Nachladen  von  einem zweiten Zeichensatz ist allerdings nur mit
dem Programm GDOS ( GEMVDI ) oder kompatiblen Programm möglich. Wegen
der höheren Geschwindigkeit kann ich NVDI nur wärmstens empfehlen.


Ausfürliche Beschreibung des Font Menu :
---------------------------------------------------------------------


Size...        -  Mit  diesem  Menupunkt  lä₧t  sich die Schriftgrö₧e
                  variieren.  Es  werden  je  Zeichensatz bis zu drei
                  Schriftgrö₧en unterstützt.
                  Hinweis  für  Speziallisten:  Die Schriftgrö₧e wird
                  mit   "vst_point(,x)" x=8,9,10   umgeschaltet.  Bei
                  selbstgestrikten  Zeichensätzen  mu₧  die Struktur-
                  komponente  "size"  im  Fontheader  diesen Wert be-
                  sitzen.

                  Es  erscheint eine Dialogbox mit folgenden Wahlmög-
                  lichkeiten:

                  "NORM"   -   Umschalten  auf die gro₧e Schriftgrö₧e
                               (8*16  Systemfont)  .  In diesem Modus
                               ist die Fensterkapazität 21*77 Zeichen
                               ( Zeilen * Spalten ).

                  "MIDDLE" -   Umschalten  in  die  mittlere Schrift-
                               grö₧e  (8*8  Systemfont)  .  In diesem
                               Modus  ist  die Fensterkapazität 34*77
                               Zeichen.

                  "SMALL"  -   Umschalten  in die kleine Schriftgrö₧e
                               (8*6  Systemfont.  In diesem Modus ist
                               die Fensterkapazität 42*102 Zeichen.

                  Die  Anzahl  der  Zeilen und Spalten gelten nur für
                  den   Systemzeichensatz.   Voreingestellt  ist  der
                  Anzeigemodus  "MIDDLE".  Dieser  Wert  kann mit dem
                  Menüpunkt "Save Settings" geändert werden.

Load           -  Mit diesem Menupunkt wird ein Font nachgeladen. Der
                  nachzuladene  Font  mu₧  Gemformat haben. Aber Ach-
                  tung!  Das Nachladen ist nur möglich, wenn das Pro-
                  gramm  GDOS  (oder  kompatibles)  installiert  ist.
                  Weiterhin  mu₧  der  Font in der Datei "ASSIGN.SYS"
                  eingetragen sein.
                  Ein  Beispiel  für  eine "ASSIGN.SYS" befindet sich
                  auf der Kolumbusdiskette.

Unload         -  Mit  diesem  Menupunkt wird der Speicherplatz eines
                  nachgeladenen   Zeichensatzes  freigegeben.  Dieser
                  Menupunkt  ist  nur  aktiv,  wenn der aktuelle Zei-
                  chensatz  der  Systemfont  ist und bereits ein Zei-
                  chensatz nachgeladen wurde.

Select...      -  Mit  diesem  Menupunkt wird der Zeichensatz gewech-
                  selt.  Es erscheint eine Dialogbox in der alle vor-
                  handenen  Zeichensätze  mit  Ihrem Namen aufgeführt
                  sind.  KOLUMBUS  kann  maximal 10 Zeichensätze ver-
                  walten .

Chrset...      -  Dieser  Menupunkt  öffnet ein Fenster und zeigt den
                  kompletten  Zeichensatz  an. Das Fenster kann nicht
                  verändert werden.

Funtionstasten    Au₧erdem  lassen sich in diesem Fenster die Funkti-
                  onstasten programmieren.
                  Um  eine  Funktionstaste  zu programmieren, positi-
                  oniert  man  den  Cursor auf das gewünschte Zeichen
                  und drückt dann die Funktionstaste unter der dieses
                  Zeichen abrufbar sein soll.
                  Es werden 40 Funktionstasten unterstützt:
                  F1..F10
                  ^F1..^F10
                   F1.. F10
                  Alt^F1..Alt^F10
                  Selbstverständlich  wird die Belegung der Funktion-
                  stasten  mit dem Menupunkt Extra.SaveSettings gesi-
                  chert.

Help           -  Lädt  diese  Datei  zur  Anzeige in den Editor. Das
                  Fenster kann nicht editiert werden .

