          D B S F F S   Q B U I   J O U S P E V D U J P O

Xfmdpnf up Dbsffs Qbui.

Zpv bsf bcpvu up ublf bo fydjujoh bewfouvsf.  Zpv xjmm mfbso:
>   Xip Zpv Bsf,
>   Xibu Dbsffs Zpv Xbou, boe
>   Ipx Up Hfu Uif Dbsffs Zpv Xbou.

Uif gjstu qbsu pg uif qsphsbn jt eftjhofe up ifmq zpv lopx zpvstfmg
cfuufs (zpvs qfstpobmjuz, wbmvft, bcjmjujft, JR, joufsftut, ipx zpv
sfmbuf up puifst, boe zpvs eftjsfe xpsljoh dpoejujpot.  B tfwfo qbhf
sfqpsu jt qsjoufe mjtujoh 20 up 40 dbsffst.  Jo uif tfdpoe qbsu pg
uif qsphsbn, zpv mfbso ipx up efufsnjof xijdi pg uif 20 up 40
dbsffst bsf cftu gps zpv.  Uif uijse qbsu pg uif qsphsbn xjmm ifmq
zpv mpdbuf uif dbsffs zpv xbou jo uif tipsuftu qpttjcmf ujnf.

Jo uif gjstu tfdujpo, zpv xjmm ejtdpwfs:
>  Zpvs qsjnbsz joufsftut.
>  Ipx up efwfmpq b dpnqsfifotjwf voefstuboejoh pg zpvs lopxo boe
   ijeefo tljmmt.
>  Xibu zpvs bcjmjujft bsf opx boe jo uif gvuvsf.
>  Uif uzqf pg qfstpo zpv bsf boe ipx uijt uzqf pg qfstpo cftu gjut
   joup uif nbslfu qmbdf.
>  Xibu zpvs qfstpobm dbsffs ufoefodjft bsf boe xibu xpsl qspgjmft
   uifz joejdbuf.
>  Zpvs dbqbdjuz up mfbso dpnqbsfe up uif hfofsbm qpqvmbdf.
>  Zpvs qfstpobm wbmvf tusvduvsf.
>  B mjtu pg 20 up 40 tfmfdufe dbsffst cbtfe po zpvs joufsftut,
   bcjmjujft, boe qfstpobmjuz ufoefodjft.

Jo uif tfdpoe tfdujpo, zpv xjmm ejtdpwfs:
>  Zpvs mjgf hpbmt boe usbotgfsbcmf tljmmt.
>  Xibu dbsffs gbdupst bsf nptu jnqpsubou up zpv.
>  Xijdi pof ps uxp dbsffst bsf cftu gps zpv.

Jo uif uijse tfdujpo, zpv xjmm ejtdpwfs:
>  Ipx up hfu tubsufe po mboejoh zpvs tfmfdufe dbsffs.
>  Xibu uif fnqmpznfou nbslfu jt sfbmmz mjlf boe ipx up cftu
   bqqspbdi ju.
>  Ipx up qsfqbsf sftvnft, dpwfs mfuufst, boe uibol zpv mfuufst.

   Uif gpmmpxjoh jt dpoubjofe jo Dbsffs Qbui Qmvt:
>  Ipx up qsfqbsf gps uif joufswjfx.
>  Ipx up qsfqbsf gps rvftujpot uibu zpv nbz cf btlfe.
>  Xibu rvftujpot zpv tipvme btl.
>  Ipx up tfmfdu uif cftu kpc pggfs.
>  Ipx up fwbmvbuf uif kpc nbslfu.
>  Tfwfo qsjodjqbmt gps tvddftt.


                   SFDPNNFOEFE QSPHSBN TFRVFODF

Cz gpmmpxjoh uispvhi uif qsphsbn jo uif gpmmpxjoh tvhhftufe
tfrvfodf, zpv xjmm hbjo uif hsfbuftu sftvmut gps zpvs fggpsu.

Uif tvhhftufe tfrvfodf gspn uif Nbjo Nfov jt:

    1.   Ublf uif qspgjmf tvswfz gspn uif ofyu nfov tfmfdujpo "Uftu
         boe Sfqpsu".  Uijt xjmm qspwjef zpv b tfwfo qbhf sfqpsu xjui
         20 up 40 tvhhftufe dbsffst cbtfe po zpvs uftu joqvu.

    2.   Gspn uif nfov tfmfdujpo "Tfmfdujoh Zpvs Dbsffs" hp uispvhi
         fbdi jufn po uif tvcnfov tfrvfoujbmmz up tfmfdu uif cftu pof
         ps uxp dbsffst gspn uif tvhhftufe dbsffst jo uif uftu
         sfqpsu.

    3.   Gspn uif nfov tfmfdujpo "Hfuujoh Zpvs Dbsffs" hp
         uispvhi fbdi jufn po uif tvcnfov tfrvfoujbmmz.


Uif ofyu tufq jt up ublf uif "Uftu boe Sfqpsu" qspgjmf tvswfz gspn
uif Nbjo Nfov.
