;*************************************
;**                                 **
;** Global definitions for PIC16C84 **
;**      (c)1995 Tomas Beyer        **
;**                                 **
;*************************************

    IND0    EQU 0x0000
    TMR0    EQU 0x0001
    PCL     EQU 0x0002
    STATUS  EQU 0x0003
    FSR     EQU 0x0004
    PORTA   EQU 0x0005
    PORTB   EQU 0x0006
    TRISA   EQU 0x0005
    TRISB   EQU 0x0006
    OPTION  EQU 0x0001
    EEDATA  EQU 0x0008
    EEADR   EQU 0x0009
    EECON1  EQU 0x0008
    EECON2  EQU 0x0009
    PCLATH  EQU 0x000a
    INTCON  EQU 0x000b


