*                        FUNCTION DEFINITIONS LIST
*
*                              Version: 0.6B
*
*                                "monitors"
*
##base _MONBase
##bias 30
monRemapFunctions()()
monSetHardware()()
monTakeDisplay()()
monReturnDisplay()()
monRemakeScreen()()
##end
