/*
 *  This file is part of ixnet.library for the Amiga.
 *  Copyright (C) 1996 Jeff Shepherd
 *
 *  This library is free software; you can redistribute it and/or
 *  modify it under the terms of the GNU Library General Public
 *  License as published by the Free Software Foundation; either
 *  version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 *
 *  This library is distributed in the hope that it will be useful,
 *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
 *  Library General Public License for more details.
 *
 *  You should have received a copy of the GNU Library General Public
 *  License along with this library; if not, write to the Free
 *  Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
 *
 *  $Id:$
 *
 *  $Log:$
 */

/* these system calls are called from ixemul.library
 * do not call these yourself - call the ixemul.library equivalent
 * the socket calls are preceeded by a '_' since they take slightly
 * different arguments (struct file * instead of int)
 */
SYSTEM_CALL(_socket,1)
SYSTEM_CALL(_bind,2)
SYSTEM_CALL(_listen,3)
SYSTEM_CALL(_accept,4)
SYSTEM_CALL(_connect,5)
SYSTEM_CALL(_socketpair,6)
SYSTEM_CALL(_sendto,7)
SYSTEM_CALL(_send,8)
SYSTEM_CALL(_sendmsg,9)
SYSTEM_CALL(_recvfrom,10)
SYSTEM_CALL(_recv,11)
SYSTEM_CALL(_recvmsg,12)
SYSTEM_CALL(_shutdown,13)
SYSTEM_CALL(_setsockopt,14)
SYSTEM_CALL(_getsockopt,15)
SYSTEM_CALL(_getsockname,16)
SYSTEM_CALL(_getpeername,17)
SYSTEM_CALL(_tcp_read,18)
SYSTEM_CALL(_tcp_write,19)
SYSTEM_CALL(_tcp_ioctl,20)
SYSTEM_CALL(_tcp_select,21)
SYSTEM_CALL(_tcp_close,22)
SYSTEM_CALL(_fstat,23)
SYSTEM_CALL(_siglaunch,24)
SYSTEM_CALL(getpwent,25)
SYSTEM_CALL(getpwnam,26)
SYSTEM_CALL(getpwuid,27)
SYSTEM_CALL(endpwent,28)
SYSTEM_CALL(obsolete29,29)
SYSTEM_CALL(obsolete30,30)
SYSTEM_CALL(obsolete31,31)
SYSTEM_CALL(obsolete32,32)
SYSTEM_CALL(obsolete33,33)
SYSTEM_CALL(obsolete34,34)
SYSTEM_CALL(obsolete35,35)
SYSTEM_CALL(obsolete36,36)
SYSTEM_CALL(obsolete37,37)
SYSTEM_CALL(gethostname,38)
SYSTEM_CALL(sethostname,39)
SYSTEM_CALL(obsolete40,40)
SYSTEM_CALL(obsolete41,41)
SYSTEM_CALL(getgrent,42)
SYSTEM_CALL(getgrnam,43)
SYSTEM_CALL(getgrgid,44)
SYSTEM_CALL(setgrent,45)
SYSTEM_CALL(endgrent,46)
SYSTEM_CALL(obsolete47,47)
SYSTEM_CALL(gethostbyname,48)
SYSTEM_CALL(gethostbyaddr,49)
SYSTEM_CALL(getnetbyname,50)
SYSTEM_CALL(getnetbyaddr,51)
SYSTEM_CALL(setnetent,52)
SYSTEM_CALL(setservent,53)
SYSTEM_CALL(endservent,54)
SYSTEM_CALL(getservent,55)
SYSTEM_CALL(obsolete56,56)
SYSTEM_CALL(obsolete57,57)
SYSTEM_CALL(obsolete58,58)
SYSTEM_CALL(obsolete59,59)
SYSTEM_CALL(setgroupent,60)
SYSTEM_CALL(crypt,61)
SYSTEM_CALL(setpassent,62)
SYSTEM_CALL(herror,63)
SYSTEM_CALL(getservbyname,64)
SYSTEM_CALL(getservbyport,65)
SYSTEM_CALL(init_inet_daemon,66)
SYSTEM_CALL(shutdown_inet_daemon,67)
SYSTEM_CALL(setpwent,68)
SYSTEM_CALL(getprotoent,69)
SYSTEM_CALL(getprotobyname,70)
SYSTEM_CALL(getprotobynumber,71)
SYSTEM_CALL(setprotoent,72)
SYSTEM_CALL(endprotoent,73)
SYSTEM_CALL(obsolete74,74)
SYSTEM_CALL(obsolete75,75)
SYSTEM_CALL(obsolete76,76)
SYSTEM_CALL(obsolete77,77)
SYSTEM_CALL(obsolete78,78)
SYSTEM_CALL(obsolete79,79)
SYSTEM_CALL(obsolete80,80)
SYSTEM_CALL(obsolete81,81)
SYSTEM_CALL(obsolete82,82)
SYSTEM_CALL(obsolete83,83)
SYSTEM_CALL(obsolete84,84)
SYSTEM_CALL(sethostent,85)
SYSTEM_CALL(endhostent,86)
SYSTEM_CALL(vsyslog,87)
SYSTEM_CALL(openlog,88)
SYSTEM_CALL(closelog,89)
SYSTEM_CALL(setlogmask,90)
SYSTEM_CALL(endnetent,91)
SYSTEM_CALL(getnetent,92)
SYSTEM_CALL(set_errno,93)
SYSTEM_CALL(gethostid,94)
SYSTEM_CALL(obsolete95,95)
SYSTEM_CALL(obsolete96,96)
SYSTEM_CALL(obsolete97,97)
SYSTEM_CALL(obsolete98,98)
SYSTEM_CALL(obsolete99,99)
SYSTEM_CALL(obsolete100,100)
SYSTEM_CALL(umask,101)
SYSTEM_CALL(obsolete102,102)
SYSTEM_CALL(getdomainname,103)
SYSTEM_CALL(waitselect,104)
