* "battclock.resource"
##base _BattClockBase
##bias 6
##public
ResetBattClock()()
ReadBattClock()()
WriteBattClock(time)(d0)
##private
ReadBattClockMem(offset,length)(d1/d2)
WriteBattClockMem(data,offset,length)(d0/d1/d2)
##end
