FILETYPE=ICON
NAME=ORTHOSNAP
# Position:
LEFTEDGE=0
TOPEDGE=ALIGN
# Relativkoordinaten:
XRELATIVE=TRUE
IMAGE=orthosnap.pic
TOGGLESELECT=TRUE
SELECT=orthon
DESELECT=orthoff
NEXT=datasnap.def
END

