°±
ÃÒÅÁÔÅ ÎÅ× ÉÍÁÇÅ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÌÅÔ ÙÏÕ ÓÔÁÒÔ ÁÎ ÉÍÁÇÅ
ÆÒÏÍ ÓÃÒÁÔÃÈ®  ÉÆ ÙÏÕ ÁÒÅ ÃÕÒÒÅÎÔÌÙ ×ÏÒËÉÎÇ ÏÎ ÁÎ ÉÍÁÇÅ¬ ÙÏÕ
×ÉÌÌ ÂÅ ÇÉÖÅÎ ÔÈÅ ÏÐÐÏÒÔÕÎÉÔÙ ÔÏ ÓÁÖÅ ÔÈÁÔ ÉÍÁÇÅ®  ÙÏÕ ×ÉÌÌ
ÎÅÅÄ ÔÏ ÓÐÅÃÉÆÙ ÔÈÅ Ø ÁÎÄ Ù ÉÍÁÇÅ ÄÉÍÅÎÓÉÏÎÓ®
°²
ÌÏÁÄ ÉÍÁÇÅ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÌÏÁÄ ÁÎ ÉÍÁÇÅ ÆÒÏÍ ÙÏÕÒ ÃÕÒÒÅÎÔ
ÄÒÉÖÅ ÁÎÄ ÄÉÒÅÃÔÏÒÙ®  ÔÈÅ ÉÍÁÇÅ ÍÕÓÔ ÈÁÖÅ Á ÖÇÁ¬ ÐÃØ ÏÒ ÇÉÆ
ÅØÔÅÎÓÉÏÎ ÔÏ ÂÅ ÕÓÅÄ ×ÉÔÈ ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ®  ÉÍÁÇÅ ÆÉÌÅÓ ÔÈÁÔ ÈÁÖÅ
ÐÁÌÅÔÔÅÓ ÓÁÖÅÄ ×ÉÔÈ ÔÈÅÍ ×ÉÌÌ ÁÌÓÏ ÃÁÕÓÅ ÔÈÅ ÐÁÌÅÔÔÅ ÔÏ ÂÅ
ÓÅÔ ÁÐÐÒÏÐÒÉÁÔÅÌÙ®  ÉÆ ÃÕÒÒÅÎÔ ×ÏÒË ÈÁÓ ÎÏÔ ÂÅÅÎ ÓÁÖÅÄ¬ ÙÏÕ
×ÉÌÌ ÂÅ ÐÒÏÍÐÔÅÄ ÆÏÒ ÔÈÅ ÏÐÐÏÒÔÕÎÉÔÙ ÔÏ ÓÁÖÅ ÂÅÆÏÒÅ ÌÏÁÄÉÎÇ
Á ÎÅ× ÉÍÁÇÅ®
°³
ÃÈÁÎÇÅ ÓÅÔÔÉÎÇÓ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ÐÏÐÓ ÕÐ Á ÕÎÉÑÕÅ ÍÅÎÕ ÆÏÒ
ÍÏÄÉÆÙÉÎÇ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ ÓÅÔÔÉÎÇÓ®  ÙÏÕ ÃÁÎ ÍÏÄÉÆÙ ÔÈÅ
ÃÕÒÒÅÎÔ ÓÅÔÔÉÎÇÓ ÆÏÒ ÐÁÉÎÔÉÎÇ ÓÉÚÅ ÁÎÄ ÐÁÔÔÅÒÎ ÏÆ ÐÉØÅÌÓ¬
ÓÐÅÅÄ ÕÐ ÏÒ ÓÌÏ× ÄÏ×Î ÔÈÅ ÐÒÏÍÐÔ ÄÅÌÁÙ ÆÏÒ ÌÁÒÇÅ ÉÍÁÇÅÓ¬ ÁÎÄ
ÔÕÒÎ ÏÎ ÁÎÄ ÏÆÆ Á ×ÏÒËÉÎÇ ÇÒÉÄ ÔÏ ÄÅÌÉÎÅÁÔÅ ÐÉØÅÌÓ ÍÏÒÅ
ÃÌÅÁÒÌÙ®
°´
ÓÁÖÅ ÉÍÁÇÅ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÁÌÌÏ× ÙÏÕ ÔÏ ÓÁÖÅ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ
ÉÍÁÇÅ ÉÎ Á ÄÉÓË ÆÉÌÅ®  ÙÏÕ ÃÁÎ ÓÁÖÅ ÉÔ ÁÓ Á ÂÏÒÌÁÎÄ ÂÇÉ
ÂÉÔÍÁÐ ÆÉÌÅ ¨ÖÇÁ©¬ Á ÐÃ­ÐÁÉÎÔÂÒÕÓÈ ÆÉÌÅ ¨ÐÃØ©¬ ÏÒ Á
ÃÏÍÐÕÓÅÒÖÅ ÆÉÌÅ ¨ÇÉÆ©®
°µ
ÒÅÓÉÚÅ ÁÎ ÉÍÁÇÅ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÁÌÌÏ× ÙÏÕ ÔÏ ÒÅÓÉÚÅ ÁÎÙ
ÉÍÁÇÅ®  ÙÏÕ ÃÁÎ ÅÉÔÈÅÒ ÃÒÏÐ ÔÈÅ ÔÁÒÇÅÔ ÉÍÁÇÅ ÏÒ ÓÃÁÌÅ ÉÔ ÔÏ
ÉÔÓ ÎÅ× ÓÉÚÅ®  ÃÒÏÐÐÉÎÇ ×ÉÌÌ ¨±© ÁÄÄ ÅÍÐÔÙ ÓÐÁÃÅ ÉÆ ÙÏÕ
ÉÎÃÒÅÁÓÅ ÄÉÍÅÎÓÉÏÎÓ ÏÒ ¨²© ÃÕÔ ÏÆÆ ÅØÔÒÁ ÐÏÒÔÉÏÎÓ ÉÆ ÙÏÕ
ÄÅÃÒÅÁÓÅ ÄÉÍÅÎÓÉÏÎÓ®  ÓÃÁÌÉÎÇ ÁÎ ÉÍÁÇÅ ×ÉÌÌ ÃÒÅÁÔÅ ÅÉÔÈÅÒ
¨³© ÌÁÒÇÅÒ ÏÒ ¨´© ÓÍÁÌÌÅÒ ÁÐÐÒÏØÉÍÁÔÉÏÎÓ ÏÆ ÔÈÅ ÏÒÉÇÉÎÁÌ®
°¶
ÆÉÌÌ ÁÒÅÁ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÆÉÌÌ ÁÎ ÅÎÔÉÒÅ ÒÅÇÉÏÎ ×ÉÔÈ ÔÈÅ
ÃÕÒÒÅÎÔ ÃÏÌÏÒ®  ÔÈÅ ÁÒÅÁ ÆÉÌÌÅÄ ×ÉÌÌ ÂÅ ÁÄÊÁÃÅÎÔ ÐÉØÅÌÓ ÔÏ
ÔÈÅ ÐÉØÅÌ ÙÏÕ ÓÅÌÅÃÔ®  ÔÈÅ ÆÉÌÌ ÒÏÕÔÉÎÅ ×ÉÌÌ ÃÏÎÔÉÎÕÅ ÆÉÌÌÉÎÇ
ÕÎÔÉÌ ÁÌÌ ÁÄÊÁÃÅÎÔ ÐÉØÅÌÓ ÏÆ ÔÈÅ ÓÁÍÅ ÃÏÌÏÒ ÁÒÅ ÒÅÐÌÁÃÅÄ®
°·
ÌÉÎÅ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÄÒÁ× Á ÌÉÎÅ ÏÆ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÃÏÌÏÒ®
ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÓÐÅÃÉÆÙ ÂÏÔÈ ÅÎÄÐÏÉÎÔÓ®
°¸
ÒÅÃÔÁÎÇÌÅ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÄÒÁ× Á ÒÅÃÔÁÎÇÌÅ ÉÎ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ
ÃÏÌÏÒ®  ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÓÐÅÃÉÆÙ ÔÈÅ ÂÏÕÎÄÁÒÉÅÓ®  ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÈÁÖÅ ÔÈÅ
ÏÐÔÉÏÎ ÏÆ ÍÁËÉÎÇ ÉÔ ÓÏÌÉÄ®
°¹
ÃÉÒÃÌÅ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÄÒÁ× Á ÃÉÒÃÌÅ ÉÎ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÃÏÌÏÒ®
ÁÆÔÅÒ ÓÅÌÅÃÔÉÎÇ ÔÈÅ ÃÅÎÔÅÒ¬ ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÓÅÌÅÃÔ ÔÈÅ ÓÉÚÅ ÕÓÉÎÇ
ÙÏÕÒ ÍÏÕÓÅ ÈÏÒÉÚÏÎÔÁÌÌÙ®  ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÈÁÖÅ ÔÈÅ ÏÐÔÉÏÎ ÏÆ ÍÁËÉÎÇ
ÔÈÅ ÃÉÒÃÌÅ ÓÏÌÉÄ®
±°
ÅÌÌÉÐÓÅ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÄÒÁ× ÁÎ ÅÌÌÉÐÓÅ ÉÎ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ
ÃÏÌÏÒ®  ÁÆÔÅÒ ÓÅÌÅÃÔÉÎÇ ÔÈÅ ÃÅÎÔÅÒ¬ ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÓÅÌÅÃÔ ÔÈÅ Ø ÁÎÄ
Ù ÓÉÚÅ ÂÙ ÍÏÖÉÎÇ ÔÈÅ ÍÏÕÓÅ ÂÏÔÈ ÈÏÒÉÚÏÎÔÁÌÌÙ ÁÎÄ ÖÅÒÔÉÃÁÌÌÙ®
ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÈÁÖÅ ÔÈÅ ÏÐÔÉÏÎ ÏÆ ÍÁËÉÎÇ ÔÈÅ ÅÌÌÉÐÓÅ ÓÏÌÉÄ®
±±
ÐÏÌÙÇÏÎ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÄÒÁ× Á ÐÏÌÙÇÏÎ ÉÎ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ
ÃÏÌÏÒ®  ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÃÏÎÔÉÎÕÅ ÔÏ ÓÅÌÅÃÔ ÎÅ× ÐÏÉÎÔÓ ÕÎÔÉÌ ÃÌÉÃË ÔÈÅ
ÒÉÇÈÔ ÍÏÕÓÅ ÂÕÔÔÏÎ®  ÁÔ ÔÈÉÓ ÔÉÍÅ¬ ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÎÅÅÄ ÔÏ ÔÅÌÌ ÍÖÐ
ÐÁÉÎÔ ×ÈÅÔÈÅÒ ÙÏÕ ×ÉÓÈ ÔÏ ÁÂÏÒÔ ÔÈÅ ÐÏÌÙÇÏÎ ÄÒÁ× ÏÒ ÃÏÎÔÉÎÕÅ®
ÉÆ ÙÏÕ ÃÏÎÔÉÎÕÅ¬ ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÈÁÖÅ ÔÈÅ ÏÐÔÉÏÎ ÏÆ ÍÁËÉÎÇ ÔÈÅ
ÐÏÌÙÇÏÎ ÓÏÌÉÄ®
±²
ÃÏÌÏÒ ÒÅÐÌÁÃÅÍÅÎÔ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÒÅÐÌÁÃÅ ÅÁÃÈ ÉÎÓÔÁÎÃÅ ÏÆ
Á ÃÏÌÏÒ ÙÏÕ ÃÈÏÏÓÅ ×ÉÔÈ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÃÏÌÏÒ®  ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÆÉÒÓÔ
ÄÅÌÉÎÅÁÔÅ ÔÈÅ ÒÅÃÔÁÎÇÕÌÁÒ ÂÏÕÎÄÁÒÉÅÓ ÔÏ ÕÓÅ¬ ÔÈÅÎ ÓÅÌÅÃÔ ÔÈÅ
ÃÏÌÏÒ ÔÏ ÂÅ ÒÅÐÌÁÃÅÄ ÁÎÄ ÔÈÅ ÒÅÐÌÁÃÅÍÅÎÔ ×ÉÌÌ ÂÅÇÉÎ®
±³
ÒÁÎÄÏÍ ÒÅÐÌÁÃÅÍÅÎÔ ­ ÓÁÍÅ ÁÓ ÃÏÌÏÒ ÒÅÐÌÁÃÅÍÅÎÔ ÅØÃÅÐÔ ÔÈÁÔ
Á ÃÅÒÔÁÉÎ ÐÅÒÃÅÎÔÁÇÅ ÏÆ ÔÈÅ ÃÏÌÏÒ ÙÏÕ ×ÁÎÔ ÒÅÐÌÁÃÅÄ ×ÉÌÌ
ÁÃÔÕÁÌÌÙ ÂÅ ÒÅÐÌÁÃÅÄ®  ÎÁÔÕÒÁÌÌÙ¬ ±°°¥ ×ÏÕÌÄ ÍÁËÅ ÔÈÉÓ
ÒÏÕÔÉÎÅ ÔÈÅ ÓÁÍÅ ÁÓ ÃÏÌÏÒ ÒÅÐÌÁÃÅÍÅÎÔ®  ÓÅÅ ÃÏÌÏÒ ÒÅÐÌÁÃÅÍÅÎÔ®
±´
ÌÏÁÄ ÐÁÌÅÔÔÅ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÌÏÁÄ Á ÐÁÌÅÔÔÅ ÆÒÏÍ ÄÉÓË®
ÉÆ ÙÏÕ ÃÈÏÏÓÅ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ¬ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÐÁÌÅÔÔÅ ×ÉÌÌ ÂÅ ÓÅÔ
ÔÏ ÔÈÅ ÐÁÌÅÔÔÅ ÙÏÕ ÁÒÅ ÌÏÁÄÉÎÇ®  ÔÈÉÓ ÍÁÙ ÙÅÉÌÄ ÂÉÚÁÒÒÅ
ÒÅÓÕÌÔÓ ÉÆ ÎÏÔ ÕÓÅÄ ÐÒÏÅÒÌÙ®  ÍÏÓÔ ÏÆÔÅÎ¬ ÙÏÕ ×ÉÌÌ ×ÁÎÔ ÔÏ ÕÓÅ
ÔÈÉÓ ÁÆÔÅÒ ÓÅÌÅÃÔÉÎÇ §ÃÒÅÁÔÅ§ ÔÏ ÓÔÁÒÔ Á ÎÅ× ÉÍÁÇÅ®  ÉÆ ÙÏÕ
ÌÏÁÄ Á ÐÁÌÅÔÔÅ ÁÎÄ ÉÔ ÉÓ ÕÎÌÉËÅ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÐÁÌÅÔÔÅ¬ ÔÈÅ ÉÍÁÇÅ
ÙÏÕ ÁÒÅ ×ÏÒËÉÎÇ ×ÉÔÈ ×ÉÌÌ ÃÈÁÎÇÅ ÄÒÁÍÁÔÉÃÁÌÌÙ®  ÐÁÌÅÔÔÅ ÆÉÌÅÓ
ÁÒÅ ÓÁÖÅÄ ÉÎ ÆÉÌÅÓ ×ÉÔÈ Á ¨®ÐÁÌ© ÅØÔÅÎÓÉÏÎÓ®
±µ
ÓÁÖÅ ÐÁÌÅÔÔÅ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÓÁÖÅ Á ÐÁÌÅÔÔÅ ÔÏ ÄÉÓË®  ÔÈÅ
ÆÉÌÅ ×ÉÌÌ ÈÁÖÅ Á ¨®ÐÁÌ© ÅØÔÅÎÓÉÏÎ ÁÎÄ ×ÉÌÌ ÂÅ ÅØÁÃÔÌÙ ·¶¸ ÂÙÔÅÓ
ÉÎ ÓÉÚÅ®
±¶
ÍÏÄÉÆÙ ÐÁÌÅÔÔÅ ­ Á ÖÅÒÙ ÐÏ×ÅÒÆÕÌ ÔÏÏÌ¬
ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÌÅÔ ÙÏÕ ÍÏÄÉÆÙ ÔÈÅ
ÒÇÂ ÃÏÍÐÏÎÅÎÔÓ ÏÆ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÐÁÌÅÔÔÅ®
ÙÏÕ ÇÏ ÔÏ ÁÎ ÅÎÔÉÒÅÌÙ ÄÉÆÆÅÒÅÎÔ ×ÏÒË
ÓÃÒÅÅÎ ×ÈÅÒÅ ÁÌÌ ²µ¶ ÃÏÌÏÒÓ ÁÒÅ ÓÈÏ×Î®
ÙÏÕ ÃÁÎ ÃÈÁÎÇÅ ÒÇÂ ÖÁÌÕÅÓ ÆÏÒ ÁÎÙ
ÃÏÌÏÒ ÉÎ ÔÈÅ ÐÁÌÅÔÔÅ®  ÙÏÕ ÃÁÎ ÁÌÓÏ
ÇÅÔ ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ ÔÏ ÃÁÌÃÕÌÁÔÅ Á ÓÍÏÏÔÈ
ÔÒÅÎÄ ÆÒÏÍ ÃÏÌÏÒ Á ÔÏ Â®  ×ÁÔÃÈ ÔÈÅ
ÄÅÍÏÎÓÔÒÁÔÉÏÎ ÄÏ ÊÕÓÔ ÔÈÁÔ®®®
±·
ÚÏÏÍ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ÌÅÔÓ ÙÏÕ ÚÏÏÍ ÉÎÔÏ Á ÓÍÁÌÌÅÒ ÐÏÒÔÉÏÎ ÏÆ
ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÉÍÁÇÅ®  ÔÈÉÓ ÍÁËÅÓ ÐÉØÅÌ ÅÄÉÔÉÎÇ ÍÕÃÈ ÅÁÓÉÅÒ ÏÎ
ÌÁÒÇÅÒ ÉÍÁÇÅÓ®  ÁÓ ÙÏÕ ÂÅÃÏÍÅ ÍÏÒÅ ÅØÐÅÒÉÅÎÃÅÄ ÕÓÉÎÇ ÍÖÐ
ÐÁÉÎÔ¬ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ÉÓ ÖÅÒÙ ÕÓÅÆÕÌ ÉÎ ÃÏÎÊÕÎÃÔÉÏÎ ×ÉÔÈ ÏÔÈÅÒÓ
ÓÕÃÈ ÁÓ ÈÏÒÉÚÏÎÔÁÌ ÁÎÄ ÖÅÒÔÉÃÁÌ ÆÌÉÐÐÉÎÇ®  ÕÎÌÉËÅ ÍÁÎÙ ÏÔÈÅÒ
ÐÁÉÎÔ ÐÒÏÇÒÁÍÓ¬ ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ ÌÅÔÓ ÙÏÕ ÐÅÒÆÏÒÍ ÁÌÍÏÓÔ ÁÌÌ
ÆÕÎÃÔÉÏÎÓ ×ÈÉÌÅ ÉÎ ÚÏÏÍ ÍÏÄÅ®  ÔÏ ÆÁÃÉÌÉÔÁÔÅ ÐÉØÅÌ ÅÄÉÔÉÎÇ¬
ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ ×ÉÌÌ ÆÁÔÔÅÎ ÐÉØÅÌÓ ÉÆ ÉÔ ÃÁÎ®
±¸
ÃÏÐÙ ÒÅÃÔÁÎÇÌÅ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ÃÏÐÉÅÓ Á ÒÅÃÔÁÎÇÕÌÁÒÌÙ ÄÅÆÉÎÅÄ
ÒÅÇÉÏÎ ÔÏ ÁÎÏÔÈÅÒ ÌÏÃÁÔÉÏÎ®  ÔÈÅ ÏÒÉÇÉÎÁÌ ÒÅÃÔÁÎÇÌÅ ÉÓ ÌÅÆÔ
ÁÌÏÎÅ ÁÎÄ ÔÈÅ ÃÏÐÙ ÉÓ ÖÅÒÂÁÔÉÍ®
±¹
ÍÏÖÅ ÒÅÃÔÁÎÇÌÅ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ÍÏÖÅÓ Á ÒÅÃÔÁÎÇÕÌÁÒÌÙ ÄÅÆÉÎÅÄ
ÒÅÇÉÏÎ ÔÏ ÁÎÏÔÈÅÒ ÌÏÃÁÔÉÏÎ®  ÔÈÅ ÏÒÉÇÉÎÁÌ ÒÅÃÔÁÎÇÌÅ ÉÓ
ÒÅÐÌÁÃÅÄ ×ÉÔÈ Á ÈÏÌÅ ÏÆ ÃÏÌÏÒ °®
²°
ÏÖÅÒÌÁÙ ÒÅÃÔÁÎÇÌÅ ­ ÓÉÍÉÌÁÒ ÔÏ ÃÏÐÙ¬ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ÃÏÐÉÅÓ Á
ÒÅÃÔÁÎÇÕÌÁÒÌÙ ÄÅÆÉÎÅÄ ÒÅÇÉÏÎ ÔÏ Á ÎÅ× ÌÏÃÁÔÉÏÎ ÁÎÄ ÔÈÅ
ÏÒÉÇÉÎÁÌ ÒÅÃÔÁÎÇÌÅ ÉÓ ÓÔÉÌÌ ÌÅÆÔ ÁÌÏÎÅ®  ÔÈÅ ÃÏÐÙ¬ ÈÏ×ÅÖÅÒ¬
×ÉÌÌ ÂÅ ÃÏÍÐÏÓÉÔÅÄ ÏÖÅÒ ÉÔÓ ÄÅÓÔÉÎÁÔÉÏÎ®  ÔÈÁÔ ÉÓ¬ ÁÌÌ
ÉÎÓÔÁÎÃÅÓ ÏÆ ÃÏÌÏÒ ° ÉÎ ÔÈÅ ÓÏÕÒÃÅ ×ÉÌÌ ÎÏÔ ÂÅ ÃÏÐÉÅÄ ÏÖÅÒ®
²±
ÅÒÁÓÅ ÒÅÃÔÁÎÇÌÅ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ÅÒÁÓÅÓ Á ÒÅÃÔÁÎÇÕÌÁÒÌÙ ÄÅÆÉÎÅÄ
ÒÅÇÉÏÎ®  ÁÌÌ ÃÏÌÏÒÓ ×ÉÔÈÉÎ ÔÈÅ ÒÅÃÔÁÎÇÌÅ ÁÒÅ ÒÅÐÌÁÃÅÄ ×ÉÔÈ
ÃÏÌÏÒ °®
²²
ÍÅÒÇÅ ÖÇÁ ÉÍÁÇÅ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ÌÏÁÄÓ ÁÎ ÉÍÁÇÅ ÁÎÄ ÏÖÅÒÌÁÙÓ ÉÔ
ÏÎÔÏ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÉÍÁÇÅ®  ÎÁÔÕÒÁÌÌÙ¬ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÉÍÁÇÅ ÍÕÓÔ ÂÅ
ÌÁÒÇÅÒ ÉÎ Ø ÁÎÄ Ù ÄÉÍÅÎÓÉÏÎ ÔÈÁÎ ÔÈÅ ÉÍÁÇÅ ÔÏ ÍÅÒÇÅ®  ÉÆ ÔÈÅ
ÓÅÃÏÎÄ ÉÍÁÇÅ ÈÁÓ Á ÐÁÌÅÔÔÅ¬ ÉÔ ×ÉÌÌ ÏÖÅÒÒÉÄÅ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ
ÐÁÌÅÔÔÅ®  ÁÆÔÅÒ ÓÅÌÅÃÔÉÎÇ ×ÈÉÃÈ ÉÍÁÇÅ ÔÏ ÍÅÒÇÅ¬ ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÔÈÅÎ
ÃÈÏÏÓÅ ÔÈÅ ÄÅÓÔÉÎÁÔÉÏÎ¬ ÕÓÉÎÇ Á ÒÅÃÔÁÎÇÌÅ ÁÓ Á ÇÕÉÄÅÌÉÎÅ®
ÔÈÉÓ ÒÏÕÔÉÎÅ ÏÎÌÙ ÁÌÌÏ×Ó ÙÏÕ ÔÏ ÍÅÒÇÅ ÉÍÁÇÅÓ ×ÉÔÈ Á ®ÖÇÁ
ÅØÔÅÎÓÉÏÎ®
²³
ÈÏÒÉÚÏÎÔÁÌ ÆÌÉÐ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÓÉÍÐÌÙ ÄÏ Á ÌÅÆÔ­ÔÏ­ÒÉÇÈÔ
ÆÌÉÐ ÏÆ ÔÈÅ ÉÍÁÇÅ®
²´
ÖÅÒÔÉÃÁÌ ÆÌÉÐ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÓÉÍÐÌÙ ÄÏ Á ÔÏÐ­ÔÏ­ÂÏÔÔÏÍ
ÆÌÉÐ ÏÆ ÔÈÅ ÉÍÁÇÅ®
²µ
ÃÏÌÏÒ ÐÈÁÓÅ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÁÌÌÏ× ÙÏÕ ÔÏ ÅÓÔÁÂÌÉÓÈ Á ÓÍÏÏÔÈ
ÌÉÎÅÁÒ ÃÏÌÏÒ ÔÒÁÎÓÉÔÉÏÎ ÆÒÏÍ ÃÏÌÏÒ Á ÔÏ Â®  ÆÉÒÓÔ ÄÅÆÉÎÅ Á
ÒÅÃÔÁÎÇÕÌÁÒ ÒÅÇÉÏÎ¬ ÃÈÏÏÓÅ ÔÈÅ ÎÕÍÂÅÒ ÏÆ ÃÏÌÏÒÓ¬ ÔÈÅ ÄÉÒÅÃÔÉÏÎ
¨ÈÏÒÉÚÏÎÔÁÌ ÏÒ ÖÅÒÔÉÃÁÌ©¬ ÁÎÄ ×ÈÅÔÈÅÒ ÔÈÅ ÃÏÌÏÒÓ ÄÅÓÃÅÎÄ ÏÒ
ÁÓÃÅÎÄ® ÎÏÔÅº ÔÈÅ ÃÏÌÏÒ ÒÅÐÌÁÃÅÍÅÎÔ ÏÃÃÕÒÓ ÏÎÌÙ ÏÎ ÔÏÐ ÏÆ ÔÈÅ
ÃÕÒÒÅÎÔ ÃÏÌÏÒ®
²¶
ÃÏÌÏÒ ÓÕÎÂÕÒÓÔ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ÉÓ ÖÅÒÙ ÓÉÍÉÌÁÒ ÔÏ ÔÈÅ ÃÏÌÏÒ
ÐÈÁÓÅ ÅØÃÅÐÔ ÔÈÅ ÁÒÅÁ ÙÏÕ ÄÅÆÉÎÅ ÔÈÅ ÃÈÁÎÇÅ ÏÖÅÒ ÉÓ Á ÃÉÒÃÌÅ
ÁÎÄ ÔÈÅ Ó×ÅÅÐ ÏÃÃÕÒÓ ÉÎ Á ÒÁÄÉÁÌ ÍÁÎÎÅÒ®  ÁÇÁÉÎ¬ ÔÈÅ
ÒÅÐÌÁÃÅÍÅÎÔÓ ÔÁËÅ ÐÌÁÃÅ ÏÎÌÙ ÏÖÅÒ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÃÏÌÏÒ®
²·
ÁÎÔÉ­ÁÌÉÁÓÉÎÇ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÁÌÌÏ× ÙÏÕ ÔÏ ÃÒÅÁÔÅ Á
ÓÍÏÏÔÈÅÒ ÂÒÅÁË ÂÅÔ×ÅÅÎ ÃÏÌÏÒÓ®  ÙÏÕ ÓÐÅÃÉÆÙ Á ÒÅÃÔÁÎÇÕÌÁÒ
ÒÅÇÉÏÎ ÔÏ ÐÅÒÆÏÒÍ ÔÈÅ ÒÏÕÔÉÎÅ ÏÎ¬ ÔÈÅÎ ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ ×ÉÌÌ ÒÅÐÌÁÃÅ
ÁÌÌ ÏÃÃÕÒÅÎÃÅÓ ÏÆ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÃÏÌÏÒ ÉÎ ÔÈÅ ÒÅÇÉÏÎ ×ÉÔÈ
ÁÐÐÒÏØÉÍÁÔÉÏÎ ÃÏÌÏÒÓ® ÔÈÅÓÅ ÁÐÐÒÏØÉÍÁÔÉÏÎ ÃÏÌÏÒÓ ÁÒÅ ÂÁÓÅÄ ÏÎ
ÃÌÏÓÅÓÔ­ÆÉÔ ÃÏÌÏÒÓ ÂÅÔ×ÅÅÎ ÔÈÅ ÒÇÂ ÃÏÍÐÏÎÅÎÔÓ ÏÆ ÔÈÅ ÃÏÌÏÒÓ
ÔÏ ÔÈÅ ÓÉÄÅÓ ÏÆ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÐÉØÅÌ®  ÉÎ ÔÈÅ ÅØÁÍÐÌÅ¬ ÎÏÔÉÃÅ ÔÈÅ
ÖÅÒÔÉÃÁÌ ÌÉÎÅ ÄÏ×Î ÔÈÅ ÍÉÄÄÌÅ ÏÆ ÔÈÅ
ÆÉÇÕÒÅ ÏÎ ÔÈÅ ÌÅÆÔ®  ÔÈÅ ÆÉÇÕÒÅ ÏÎ ÔÈÅ
ÒÉÇÈÔ ÓÈÏ×Ó ÔÈÁÔ ÓÁÍÅ ÌÉÎÅ ÁÆÔÅÒ ÁÎÔÉ­
ÁÌÉÁÓÉÎÇ® ÔÈÅ ÃÌÏÓÅÎÅÓÓ ÏÆ ÆÉÔ ×ÉÌÌ
ÁÌ×ÁÙÓ ÂÅ ÄÅÔÅÒÍÉÎÅÄÅÄ ÂÙ ÙÏÕÒ ÐÁÌÅÔÔÅ®
²¸
ÉÎÔÅÒÐÏÌÁÔÉÏÎ ­ ÐÅÒÈÁÐÓ ÔÈÅ ÍÏÓÔ ÐÏ×ÅÒÆÕÌ ÒÏÕÔÉÎÅ¬ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ
ÁÌÌÏ×Ó ÙÏÕ ÔÏ ÈÁÖÅ Á ÍÕÌÔÉ­ÃÏÌÏÒÅÄ ÔÒÁÎÓÉÔÉÏÎ ÆÒÏÍ ÏÎÅ Î­ÓÉÄÅÄ
ÐÏÌÙÇÏÎ ÔÏ ÁÎÏÔÈÅÒ Î­ÓÉÄÅÄ ÐÏÌÙÇÏÎ®  ÆÉÒÓÔ ÅÎÔÅÒ ÐÏÌÙÇÏÎ ±¬
ÔÈÅÎ ÐÏÌÙÇÏÎ ²¬ ×ÈÅÔÈÅÒ ÏÒ ÎÏÔ ÔÈÅÙ ÁÒÅ ÓÏÌÉÄ¬ ×ÈÅÔÈÅÒ ÏÒ ÎÏÔ
ÔÈÅÙ ÁÒÅ ÆÒÁÍÅÄ¬ ÔÈÅ ÎÕÍÂÅÒ ÏÆ ÃÏÌÏÒÓ¯ÉÔÅÒÁÔÉÏÎÓ ÔÏ ÕÓÅ¬ ÁÎÄ
ÌÁÓÔÌÙ¬ ÉÆ ÔÈÅ ÃÏÌÏÒÓ ÉÎÃÒÅÁÓÅ ÏÒ ÄÅÃÒÅÁÓÅ ÉÎ ÔÈÅ ÐÁÌÅÔÔÅ®
²¹
ÉÍÁÇÅ ÒÏÔÁÔÉÏÎ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÒÏÔÁÔÅ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÉÍÁÇÅ
ÂÙ ¹° ÄÅÇÒÅÅÓ®  ÓÉÎÃÅ ÔÈÅ ÍÁØÉÍÕÍ ÎÕÍÂÅÒ ÏÆ Ù ÐÉØÅÌÓ ÁÖÁÉÌÁÂÌÅ
¨²°°© ÉÓ ÌÅÓÓ ÔÈÁÎ ÔÈÅ ÍÁØÉÍÕÍ ÎÕÍÂÅÒ ÏÆ Ø ÐÉØÅÌÓ ÁÖÁÉÌÁÂÌÅ
¨³²°©¬ ÁÎÙ ÎÅ× Ù ÄÉÍÅÎÓÉÏÎÓ ÅØÃÅÅÄÉÎÇ ²°° ÁÒÅ ÃÒÏÐÐÅÄ®  ÕÓÉÎÇ
ÔÈÅ ÒÅÓÉÚÅ ÏÐÔÉÏÎ ÃÁÎ ÈÅÌÐ ÙÏÕ ÁÖÏÉÄ ÕÎ×ÁÎÔÅÄ ÃÒÏÐÐÉÎÇ®
³°
ÕÎÄÏ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÁÌÌÏ× ÙÏÕ ÔÏ ÕÎÄÏ ÔÈÅ ÌÁÓÔ ÁÃÔÉÏÎ
ÐÅÒÆÏÒÍÅÄ ÉÆ ÉÔ ÉÓ ÎÏÔ Á ÓÐÅÃÉÁÌ ÁÃÔÉÏÎ¬ ÓÕÃÈ ÁÓ ÚÏÏÍ ÏÒ ÉÍÁÇÅ
ÒÅÓÉÚÉÎÇ®  ÄÒÁ× Á ÌÉÎÅ ÁÎÄ ÇÉÖÅ ÉÔ Á ÔÒÙ¬ ÉÔ ÃÁÎ ÒÅÁÌÌÙ ÓÁÖÅ
ÙÏÕ ÁÔ ÔÉÍÅÓ®  ÏÆ ÃÏÕÒÓÅ¬ ÔÈÅÒÅ ÉÓ ÎÏ ÒÅÁÌ ÓÕÂÓÔÉÔÕÔÅ ÆÏÒ
ÓÁÖÉÎÇ ÏÆÔÅÎ®
³±
ÈÅÌÐ ­ ÐÕÔÓ ÙÏÕ ÉÎÔÏ ÔÈÉÓ ÏÎ­ÌÉÎÅ ÈÅÌÐ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÓÅÃÔÉÏÎ®
ÔÏ ÅØÉÔ ÔÈÅ ÈÅÌÐ ÓÅÃÔÉÏÎ¬ ÕÓÅ ÔÈÅ ÅØÉÔ ÆÏÕÎÄ ÉÎ ÔÈÅ ÍÅÎÕ®
³µ
ÓÅÌÅÃÔ Á ÆÏÎÔ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÌÅÔ ÙÏÕ ÃÈÏÏÓÅ Á ÆÏÎÔ ÔÏ
ÕÓÅ ×ÈÅÎ ÁÄÄÉÎÇ ÔÅØÔ ÔÏ ÙÏÕÒ ÉÍÁÇÅ ×ÉÔÈ ÔÈÅ ÁÄÄ ÔÅØÔ ÏÐÔÉÏÎ®
ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ ÒÅÑÕÉÒÅÓ ÔÈÁÔ ÔÈÅ ÆÏÎÔ ÆÉÌÅÓ ¨ÔÈÏÓÅ ×ÉÔÈ Á ®ÃÈÒ
ÅØÔÅÎÓÉÏÎ© ÂÅ ÆÏÕÎÄ ÉÎ ÔÈÅ ÓÁÍÅ ÄÉÒÅÃÔÏÒÙ ÁÓ ÍÖÐÐÁÉÎÔ®ÅØÅ®
³¶
ÁÄÄ ÔÅØÔ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÁÌÌÏ× ÙÏÕ ÔÏ ÅÎÔÅÒ ÔÅØÔ ÁÎÄ ÁÄÄ
ÉÔ ÔÏ ÙÏÕÒ ÉÍÁÇÅ®  ÏÎÌÙ Ô×Ï ®ÃÈÒ ÆÉÌÅÓ ÃÏÍÅ ×ÉÔÈ ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ¬
ÆÏÒ ÍÏÒÅ ÆÉÌÅÓ ÙÏÕ ÓÈÏÕÌÄ ÌÏÃÁÔÅ ÔÈÅ ÐÕÂÌÉÃ ÄÏÍÁÉÎ ÂÇÉ ÔÏÏÌÂÏØ
ÒÅÌÅÁÓÅÄ ÂÙ ÂÏÒÌÁÎÄ ÉÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌ®  ÔÈÅÓÅ ÆÉÌÅÓ ÁÒÅ ÆÒÅÅ ÓÏ
ÌÏÎÇ ÁÓ ÔÈÅ ÇÕÉÄÅÌÉÎÅÓ ÓÔÁÔÅÄ ÉÎ ÔÈÅ ÔÏÏÌÂÏØ ÄÏÃÕÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÁÒÅ
ÁÄÈÅÒÅÄ ÔÏ®
³·
ÁÎÉÍÁÔÉÏÎ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ÁÌÌÏ×Ó ÙÏÕ ÔÏ ÃÒÅÁÔÅ ÂÁÔÃÈ ÁÎÉÍÁÔÉÏÎ
ÆÉÌÅÓ ×ÉÔÈ ÙÏÕÒ ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ ÉÍÁÇÅÓ®  ÔÈÅ ÂÁÔÃÈ ÆÉÌÅ ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÓ
ÁÎÉÍÁÔÉÏÎ ÁÓ Á ÓÅÒÉÅÓ ÏÆ ÆÒÁÍÅÓ¬ ×ÉÔÈ Á ÄÅÌÁÙ ÂÅÔ×ÅÅÎ ÅÁÃÈ
ÏÎÅ®  ÙÏÕ ÃÁÎ ×ÏÒË ÕÓÉÎÇ ÁÎÏÔÈÅÒ ÉÍÁÇÅ ÁÓ Á ÂÁÃËÇÒÏÕÎÄ ÏÒ ×ÉÔÈ
Á ÂÌÁÃË ÂÁÃËÇÒÏÕÎÄ®  ÌÏÁÄ ÔÈÅ ÄÅÍÏ ÆÉÌÅ ¨ÍÖÐÐÁÉÎÔ®ÁÆ© ÁÎÄ 
×ÁÔÃÈ ÁÎ ÅØÁÍÐÌÅ ÄÅÍÏÎÓÔÒÁÔÉÏÎ ÏÆ ÈÏ× ÔÈÉÓ ÆÅÁÔÕÒÅ ×ÏÒËÓ®  ÉÎ
ÁÄÄÉÔÉÏÎ ÔÏ ÔÈÅ ÄÅÍÏ¬ ÔÈÅÒÅ ÉÓ Á ÓÅÐÁÒÁÔÅ ÈÅÌÐ ÓÅÃÔÉÏÎ 
ÁÖÁÉÌÁÂÌÅ ÆÒÏÍ ×ÉÔÈÉÎ ÔÈÅ ÁÎÉÍÁÔÉÏÎ ÓÃÒÅÅÎ®
´²
ÏÕÔÌÉÎÅ ­ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÏÕÔÌÉÎÅ ÐÉØÅÌÓ ×ÉÔÈÉÎ Á ÒÅÃÔÁÎÇÕÌÁÒ
ÒÅÇÉÏÎ®  ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÓÐÅÃÉÆÙ Á ÃÏÌÏÒ ÔÏ ÒÅÐÌÁÃÅ ¨ÕÓÕÁÌÌÙ ÔÈÅ
ÂÁÃËÇÒÏÕÎÄ©®  ÔÈÅÎ ÄÅÃÉÄÅ ×ÈÅÔÈÅÒ ÔÏ ÕÓÅ ÃÏÒÎÅÒ ÐÉØÅÌÓ ÁÓ
ÃÒÉÔÅÒÉÁ ÁÓ ×ÅÌÌ®  ÔÈÅ ÅØÁÍÐÌÅ ÏÎ ÔÈÅ ÌÅÆÔ ÄÏÅÓ ÎÏÔ ÕÓÅ
ÃÏÒÎÅÒÓ ×ÈÉÌÅ ÔÈÅ ÉÍÁÇÅ ÏÎ ÔÈÅ ÒÉÇÈÔ ÄÏÅÓ®
·°
ÔÈÅ ÁÎÉÍÁÔÉÏÎ ÓÅÃÔÉÏÎ ÁÌÌÏ×Ó ÙÏÕ ÔÏ ÂÒÉÎÇ ÙÏÕÒ
ÉÍÁÇÅÓ ÔÏ ÌÉÆÅ®  ÆÕÎÃÔÉÏÎÉÎÇ ÍÕÃÈ ÌÉËÅ Á ÍÏÖÉÅ¬
ÔÈÅ ÁÎÉÍÁÔÉÏÎ ÓÅÑÕÅÎÃÅ ÓÈÏÕÌÄ ÂÅ ÔÈÏÕÇÈÔ ÏÆ Á
ÓÅÒÉÅÓ ÏÆ ÆÒÁÍÅÓ ¨±²¸ ÍÁØÉÍÕÍ© ×ÉÔÈ Á ÄÅÌÁÙ
ÂÅÔ×ÅÅÎ ÅÁÃÈ ÆÒÁÍÅ®  ÎÏÔÉÃÅ ÔÈÅ ÆÒÁÍÅÓ ÌÉÓÔÅÄ ÉÎ
ÔÈÅ ÌÅÆÔ ÃÏÌÕÍÎ ÁÎÄ ÔÈÅ ÄÅÌÁÙÓ ÆÏÒ ÅÁÃÈ ÆÒÁÍÅ
ÌÉÓÔÅÄ ÉÎ ÔÈÅ ÒÉÇÈÔ ÃÏÌÕÍÎ®  ÏÎÌÙ ±¶ ÆÒÁÍÅÓ ÁÒÅ
ÖÉÓÉÂÌÅ ÁÔ ÁÎÙ ÏÎÅ ÔÉÍÅ ÓÏ ÙÏÕ ÍÕÓÔ ÕÓÅ ÔÈÅ ÐÁÇÅ
ÁÒÒÏ×Ó ÉÎ ÔÈÅ ÕÐÐÅÒ­ÒÉÇÈÔ ÐÏÒÔÉÏÎ ÏÆ ÔÈÅ ÓÃÒÅÅÎ ÔÏ
ÐÁÇÅ ÔÈÒÏÕÇÈ ÆÒÁÍÅÓ®  ×ÉÔÈÉÎ Á ÆÒÁÍÅ¬ ÙÏÕ ÍÁÙ
ÈÁÖÅ µ ÄÉÆÆÅÒÅÎÔ ÉÍÁÇÅÓ ÄÉÓÐÌÁÙÅÄ ÓÉÍÕÌÔÁÎÅÏÕÓÌÙ®
ÔÈÅÓÅ ÁÒÅ ÃÁÌÌÅÄ ÃÅÌÌÓ ×ÉÔÈÉÎ Á ÆÒÁÍÅ®
·±
ÁÌÌ ÏÆ ÔÈÉÓ ÁÃÔÉÏÎ ÃÁÎ ÔÁËÅ ÐÌÁÃÅ ÏÎ Á ÂÌÁÎË ÂÁÃË­
ÄÒÏÐ ÏÒ Á ÂÁÃËÇÒÏÕÎÄ ÉÍÁÇÅ®  ÔÈÅ ÂÁÃËÇÒÏÕÎÄ ÉÍÁÇÅ
ÃÁÎ ÂÅ ÓÅÌÅÃÔÅÄ ÂÙ ÃÌÉÃËÉÎÇ ÔÈÅ ÌÅÆÔ ÍÏÕÓÅ ÂÕÔÔÏÎ
ÏÎ ÔÈÅ ÃÅÌÌ ÌÁÂÅÌÌÅÄ §ÂÁÃËÇÒÏÕÎÄ®§  ÒÅÍÅÍÂÅÒ¬ ÏÎÌÙ
ÏÎÅ ÐÁÌÅÔÔÅ ÃÁÎ ÂÅ ÌÏÁÄÅÄ ÁÔ ÁÎÙ ÏÎÅ ÔÉÍÅ ÓÏ ÔÈÅ
ÁÎÉÍÁÔÉÏÎ ÒÏÕÔÉÎÅÓ ÓÐÅÃÉÆÙ ÔÈÁÔ ÔÈÉÓ ÐÁÌÅÔÔÅ ÂÅ
ÆÏÕÎÄ ×ÉÔÈ ÔÈÅ ÂÁÃËÇÒÏÕÎÄ ÉÍÁÇÅ®  ÉÆ ÄÏÎ§Ô ×ÁÎÔ Á
ÂÁÃËÇÒÏÕÎÄ¬ ÙÅÔ ÙÏÕ ÎÅÅÄ Á ÐÁÌÅÔÔÅ ÌÏÁÄÅÄ¬ ÃÒÅÁÔÅ
ÁÎ ÅÍÐÔÙ ÂÁÃËÇÒÏÕÎÄ ÆÉÌÅ ×ÉÔÈ ÔÈÅ ÄÅÓÉÒÅÄ ÐÁÌÅÔÔÅ®
·²
ÔÏ ÓÅÌÅÃÔ ÉÍÁÇÅ ÆÉÌÅÓ ×ÉÔÈÉÎ ÆÒÁÍÅÓ¬ ÓÅÌÅÃÔ ÔÈÅ ÃÅÌÌ
×ÉÔÈÉÎ ×ÈÉÃÈ ÙÏÕ ×ÉÓÈ ÔÏ ÐÌÁÃÅ ÔÈÅ ÉÍÁÇÅ ×ÉÔÈ ÔÈÅ
ÌÅÆÔ ÍÏÕÓÅ ÂÕÔÔÏÎ®  ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÔÈÅÎ ÎÅÅÄ ÔÏ ÓÐÅÃÉÆÙ Á
ÌÏÃÁÔÉÏÎ ÆÏÒ ÔÈÁÔ ÉÍÁÇÅ®  ÔÈÅ ÒÉÇÈÔ ÍÏÕÓÅ ÂÕÔÔÏÎ
×ÉÌÌ ÁÌÌÏ× ÙÏÕ ÔÏ ÔÏÇÇÌÅ Á §ÃÏÎÔÉÎÕÁÎÃÙ§ ÆÅÁÔÕÒÅ®
ÔÈÉÓ ÆÅÁÔÕÒÅ ÌÅÔ§Ó ÙÏÕ ÓÐÅÃÉÆÙ ÔÈÁÔ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÉÍÁÇÅ
×ÉÌÌ ÂÅ ÉÎÃÒÅÍÅÎÔÅÄ ÉÎ ÐÏÓÉÔÉÏÎ ÅÖÅÒÙ ÆÒÁÍÅ ÕÎÔÉÌ
ÔÈÅÒÅ ÁÒÅ ÎÏ ÍÏÒÅ ÆÒÁÍÅÓ ×ÉÔÈ ÄÅÌÁÙ ÔÉÍÅÓ ÏÒ ÔÈÅ
ÉÍÁÇÅ ÈÁÓ ÒÕÎ ÏÕÔ ÏÆ Ø­Ù ÃÏÏÒÄÉÎÁÔÅ ÓÐÁÃÅ®  ÔÈÉÓ
ÆÅÁÔÕÒÅ ÉÓ ÏÎÌÙ ÁÖÁÉÌÁÂÌÅ ÔÏ ÆÉÌÅÓ ×ÉÔÈÉÎ ÆÒÁÍÅ ±®
·³
ÔÈÅ ÄÅÌÁÙ ÔÉÍÅÓ ÆÏÒ ÅÁÃÈ ÆÒÁÍÅ ÃÁÎ ÂÅ ÓÅÌÅÃÔÅÄ ÂÙ
ÃÌÉÃËÉÎÇ ÔÈÅ ÌÅÆÔ ÍÏÕÓÅ ÂÕÔÔÏÎ ÁÎÄ ÔÈÅÎ ÍÏÖÉÎÇ ÔÈÅ
ÍÏÕÓÅ ÕÐ ÁÎÄ ÄÏ×Î ÔÏ ÓÅÌÅÃÔ®  ×ÈÉÌÅ ÉÎ ÔÈÅ ÓÅÌÅÃÔ
ÄÅÌÁÙ ÔÉÍÅ ÍÏÄÅ¬ ÔÈÅ ÌÅÆÔ ÂÕÔÔÏÎ ×ÉÌÌ ÓÅÌÅÃÔ ÔÈÅ
ÃÕÒÒÅÎÔ ÖÁÌÕÅ ÁÎÄ ÔÈÅ ÒÉÇÈÔ ÂÕÔÔÏÎ ×ÉÌÌ ÒÅÓÔÏÒÅ ÔÈÅ
ÐÒÅÖÉÏÕÓ ÖÁÌÕÅ®  ÎÏÒÍÁÌÌÙ¬ ÔÈÏÕÇÈ¬ ÔÈÅ ÒÉÇÈÔ ÍÏÕÓÅ
ÂÕÔÔÏÎ ×ÉÌÌ ÓÅÔ ÔÈÅ ÄÅÌÁÙ ÔÉÍÅ ÔÏ ÂÅ ÅÑÕÁÌ ÔÏ ÔÈÅ
ÄÅÌÁÙ ÏÆ ÔÈÅ ÆÒÁÍÅ ÁÂÏÖÅ ÉÔ®®®Á ÒÅÁÌ ÔÉÍÅ­ÓÁÖÅÒ®
·´
ÔÈÅ ÏÐÔÉÏÎ ËÅÙÓ ÁÒÅ ÁÓ ÆÏÌÌÏ×Óº

    ÖÉÅ×  ­ ÖÉÅ× ÔÈÅ ÁÎÉÍÁÔÉÏÎ ÓÅÑÕÅÎÃÅ
    ÈÅÌÐ  ­ ÔÈÉÓ ÈÅÌÐ ÓÅÃÔÉÏÎ
    ÃÌÅÁÒ ­ ÃÌÅÁÒ ÁÌÌ ÆÒÁÍÅÓ¬ ÃÅÌÌÓ¬ ÅÔÃ®
    ÌÏÁÄ  ­ ÌÏÁÄ ÁÎ ÁÎÉÍÁÔÉÏÎ ÓÅÑÕÅÎÃÅ ÆÒÏÍ ÄÉÓË
    ÓÁÖÅ  ­ ÓÁÖÅ ÁÎ ÁÎÉÍÁÔÉÏÎ ÓÅÑÕÅÎÃÅ ÔÏ ÄÉÓË
    ÅØÉÔ  ­ ÒÅÔÕÒÎ ÔÏ ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ

ÔÒÙ ÌÏÁÄÉÎÇ ÔÈÅ ÁÎÉÍÁÔÉÏÎ ÆÉÌÅ ÃÁÌÌÅÄ §ÍÖÐÐÁÉÎÔ§
ÔÏ ÓÅÅ ÁÎ ÅØÁÍÐÌÅ ÏÆ Á ÓÉÍÐÌÅ ÁÎÉÍÁÔÉÏÎ ÓÅÑÕÅÎÃÅ
ÉÎ ÁÃÔÉÏÎ®  ÎÏÔÉÃÅ ÔÈÅ ÙÅÌÌÏ× ÃÏÌÏÒÅÄ ÆÉÌÅ ÎÁÍÅ®
ÔÈÉÓ ÆÉÌÅ ÈÁÓ §ÃÏÎÔÉÎÕÁÎÃÙ§ ÓÔÁÔÕÓ®  ÔÁËÅ Á ÌÏÏË®
¸±
ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ ÉÓ Á ²µ¶ ÃÏÌÏÒ ÉÍÁÇÅ ×ÏÒËÓÈÏÐ®  ÁÌÍÏÓÔ ÁÌÌ ÉÎÔÅÒ­
ÁÃÔÉÏÎ ×ÉÔÈ ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ ÉÓ ÃÏÎÄÕÃÔÅÄ ÔÈÒÏÕÇÈ ÔÈÅ ÕÓÅ ÏÆ Á ÍÏÕÓÅ®
ÔÈÅ ÍÁÉÎ ÍÅÎÕ ÁÌÌÏ×Ó ÙÏÕ ÔÏ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÅ ÔÈÅ ÁÃÔÉÏÎÓ ÙÏÕ ×ÉÓÈ
ÔÏ ÐÅÒÆÏÒÍ®  ÉÔ ÉÓ ÔÈÅ ÇÒÁÙ ÒÅÃÔÁÎÇÕÌÁÒ ÓÅÔ ÏÆ ÉÃÏÎÓ ÆÏÕÎÄ
ÉÎ ÔÈÅ ÌÏ×ÅÒ ÒÉÇÈÔ­ÈÁÎÄ ÃÏÒÎÅÒ ÏÆ ÔÈÅ ÓÃÒÅÅÎ®  ÃÏÌÏÒÓ ×ÉÌÌ ÂÅ
ÓÅÌÅÃÔÅÄ ÔÈÒÏÕÇÈ ÔÈÅ ÕÓÅ ÏÆ ÔÈÅ ÃÏÌÏÒ ÐÁÌÅÔÔÅ ÆÏÕÎÄ ÉÎ ÔÈÅ
ÌÏ×ÅÒ­ÌÅÆÔ ÐÏÒÔÉÏÎ ÏÆ ÔÈÅ ÓÃÒÅÅÎ®  ÆÉÎÁÌÌÙ¬ ÔÈÅ ÉÍÁÇÅ ÙÏÕ ÁÒÅ
ÃÕÒÒÅÎÔÌÙ ×ÏÒËÉÎÇ ÏÎ ÉÓ ÁÌ×ÁÙÓ ÉÎ ÔÈÅ ÕÐÐÅÒ­ÌÅÆÔ ÐÏÒÔÉÏÎ ÏÆ
ÔÈÅ ÓÃÒÅÅÎ¬ ÁÌÔÈÏÕÇÈ ÉÔ ÍÁÙ ÁÌÓÏ ÔÁËÅ ÕÐ ÔÈÅ ÅÎÔÉÒÅ ÓÃÒÅÅÎ®
¹±
ÓÉÎÃÅ Á ÐÉÃÔÕÒÅ ÉÓ ×ÏÒÔÈ Á ÔÈÏÕÓÁÎÄ ×ÏÒÄÓ¬ ×Å ÈÁÖÅ ÍÁÄÅ ÅÖÅÒÙ
ÅÆÆÏÒÔ ÔÏ ÍÁËÅ ÔÈÉÓ ÈÅÌÐ ÓÅÃÔÉÏÎ ÁÓ ÔÈÏÒÏÕÇÈ ÁÓ ÐÏÓÓÉÂÌÅ®
ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÎÏÔÉÃÅ ÔÈÁÔ ÍÁÎÙ ÏÆ ÔÈÅ ÍÅÎÕ ÆÅÁÔÕÒÅÓ ÈÁÖÅ ÖÉÓÕÁÌ
ÄÅÍÏÎÓÔÒÁÔÉÏÎÓ ÁÓ ×ÅÌÌ ÁÓ ÔÈÅ ÖÅÒÂÁÌ ÄÅÓÃÒÉÐÔÉÏÎ®  ÔÁËÉÎÇ ÔÈÅ
ÔÉÍÅ ÔÏ ÖÉÅ× ÔÈÉÓ ÓÅÃÔÉÏÎ ÃÏÍÐÌÅÔÅÌÙ ×ÉÌÌ ÓÁÖÅ ÙÏÕ ÔÉÍÅ ÉÎ ÔÈÅ
ÌÏÎÇ ÒÕÎ®  ×ÈÉÌÅ ÍÁÎÙ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔ ÔÏÐÉÃÓ ÁÒÅ ÄÉÓÃÕÓÓÅÄ ÉÎ ÔÈÉÓ
ÈÅÌÐ ÓÅÃÔÉÏÎ¬ ÔÈÅÒÅ ÉÓ Á ÌÏÔ ÏÆ ÅØÔÒÁ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÆÏÕÎÄ ÉÎ ÔÈÅ
ÄÏÃÕÍÅÎÔÁÔÉÏÎ®  ×Å ÓÔÒÏÎÇÌÙ ÒÅÃÏÍÍÅÎÄ ÔÈÁÔ ÙÏÕ ÐÒÉÎÔ ÁÎÄ ÒÅÁÄ
ÔÈÅ ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ ÄÏÃÕÍÅÎÔ ÔÏ ÇÅÔ ÔÈÅ ÍÏÓÔ ÏÕÔ ÏÆ ÔÈÉÓ ÐÒÏÄÕÃÔ®
¸²
ÕÓÅ ÔÈÅ ÍÁÉÎ ÍÅÎÕ ÔÏ ÓÅÌÅÃÔ ÁÌÌ ÏÐÔÉÏÎÓ ÏÔÈÅÒ ÔÈÁÎ ÐÉØÅÌ ÄÒÁ×®
ÔÏ ÕÓÅ ÔÈÅ ÍÅÎÕ¬ ÓÉÍÐÌÙ ÃÌÉÃË ÔÈÅ ÌÅÆÔ ÍÏÕÓÅ ÂÕÔÔÏÎ ÏÎ ÔÈÅ
ÄÅÓÉÒÅÄ ÏÐÔÉÏÎ®  ÓÏÍÅ ÏÐÔÉÏÎÓ¬ ÓÕÃÈ ÁÓ ÚÏÏÍ¬ ÁÒÅ ÅÎÁÃÔÅÄ ÂÙ
ÉÃÏÎÓ ÉÎ ÔÈÅ ÍÁÉÎ ÍÅÎÕ¬ ÏÔÈÅÒÓ¬ ÓÕÃÈ ÁÓ ÃÉÒÃÌÅ ÄÒÁ×¬ ÁÒÅ
ÅÎÁÃÔÅÄ ÂÙ ÓÕÂ­ÍÅÎÕÓ ÔÈÁÔ ÐÏÐ­ÕÐ ÁÆÔÅÒ ÓÅÌÅÃÔÉÎÇ ÉÃÏÎÓ®  ÉÆ
ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÉÍÁÇÅ ÙÏÕ ÁÒÅ ÅÄÉÔÉÎÇ ÉÓ ÌÁÒÇÅ ÅÎÏÕÇÈ¬ ÔÈÅ ÍÁÉÎ
ÍÅÎÕ ×ÉÌÌ ÂÅ §ÈÉÄÄÅÎ§ ÏÒ §ÉÎÁÃÔÉÖÅ®§
¹²
ÔÏ ÃÁÌÌ ÕÐ ÔÈÅ ÍÅÎÕ ×ÈÉÌÅ ÉÔ ÉÓ §ÈÉÄÄÅÎ§¬ ÐÏÓÉÔÉÏÎ ÔÈÅ ÍÏÕÓÅ
ÉÎ ÔÈÅ ÒÉÇÈÔ­ÈÁÎÄ ÓÉÄÅ ÏÆ ÔÈÅ ÓÃÒÅÅÎ ÁÎÄ ÔÈÅÎ ÄÏ ÏÎÅ ÏÆ ÔÈÅ
ÆÏÌÌÏ×ÉÎÇ ÔÈÉÎÇÓº

    ¨±© ÐÒÅÓÓ ÔÈÅ ÓÐÁÃÅ ÂÁÒ
    ¨²© ÃÌÉÃË ÔÈÅ ÍÉÄÄÌÅ ÂÕÔÔÏÎ ¨³­ÂÕÔÔÏÎ ÍÏÕÓÅ©
    ¨³© ÈÏÌÄ ÄÏ×Î ÔÈÅ ÒÉÇÈÔ ÂÕÔÔÏÎ¬
        ÐÒÅÓÓ ÔÈÅ ÌÅÆÔ ¨²­ÂÕÔÔÏÎ ÍÏÕÓÅ©

ÐÒÅÓÓÉÎÇ ÔÈÅ ÒÉÇÈÔ ÂÕÔÔÏÎ ×ÉÌÌ ÍÁËÅ ÔÈÅ ÍÅÎÕ ÇÏ Á×ÁÙ ÉÆ ÙÏÕ
ÓÈÏÕÌÄ ÃÈÁÎÇÅ ÙÏÕÒ ÍÉÎÄ®
¸³
ÕÓÅ ÔÈÅ ÃÏÌÏÒ ÐÁÌÅÔÔÅ ÔÏ ÓÅÌÅÃÔ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÄÒÁ×ÉÎÇ ÃÏÌÏÒ®
ÔÈÅ ÐÁÌÅÔÔÅ ÉÓ ÄÉÖÉÄÅÄ ÉÎÔÏ ´ ÔÁÂÌÅÓ ÏÆ ¶´ ÃÏÌÏÒÓ ÅÁÃÈ ÆÏÒ
ÅÁÓÅ ÏÆ ÕÓÅ ÏÎÌÙ®  ÁÌÌ ²µ¶ ÃÏÌÏÒÓ ÁÒÅ ÁÌ×ÁÙÓ ÁÖÁÉÌÁÂÌÅ® ÔÏ
ÐÁÇÅ ÔÈÒÏÕÇÈ ÔÈÅ ÔÁÂÌÅÓ¬ ÃÌÉÃË ÏÎ ÔÈÅ ÄÉÁÌ ÆÏÕÎÄ ÁÔ ÔÈÅ ÒÉÇÈÔ
ÅÎÄ ÏÆ ÔÈÅ ÐÁÌÅÔÔÅ®  ÔÏ ÓÅÅ ÁÌÌ ²µ¶ ÃÏÌÏÒÓ ÁÔ ÏÎÃÅ¬ ÓÅÅ ÔÈÅ
§ÍÏÄÉÆÙ ÐÁÌÅÔÔÅ§ ÓÅÃÔÉÏÎ®

ÉÆ ÔÈÅ ÃÕÒÒÅÎÔ ÉÍÁÇÅ ÙÏÕ ÁÒÅ ÅÄÉÔÉÎÇ ÉÓ ÌÁÒÇÅ ÅÎÏÕÇÈ¬ ÔÈÅ
ÃÏÌÏÒ ÐÁÌÅÔÔÅ ×ÉÌÌ ÂÅ §ÈÉÄÄÅÎ§ ÏÒ §ÉÎÁÃÔÉÖÅ®§
¹³
ÔÏ ÃÁÌÌ ÕÐ ÔÈÅ ÃÏÌÏÒ ÐÁÌÅÔÔÅ ×ÈÉÌÅ ÉÔ ÉÓ §ÈÉÄÄÅÎ§¬ ÐÏÓÉÔÉÏÎ
ÔÈÅ ÍÏÕÓÅ ÉÎ ÔÈÅ ÌÅÆÔ­ÈÁÎÄ ÓÉÄÅ ÏÆ ÔÈÅ ÓÃÒÅÅÎ ÁÎÄ ÔÈÅÎ ÄÏ ÏÎÅ
ÏÆ ÔÈÅ ÆÏÌÌÏ×ÉÎÇ ÔÈÉÎÇÓº

    ¨±© ÐÒÅÓÓ ÔÈÅ ÓÐÁÃÅ ÂÁÒ
    ¨²© ÃÌÉÃË ÔÈÅ ÍÉÄÄÌÅ ÂÕÔÔÏÎ ¨³­ÂÕÔÔÏÎ ÍÏÕÓÅ©
    ¨³© ÈÏÌÄ ÄÏ×Î ÔÈÅ ÒÉÇÈÔ ÂÕÔÔÏÎ¬
        ÐÒÅÓÓ ÔÈÅ ÌÅÆÔ ¨²­ÂÕÔÔÏÎ ÍÏÕÓÅ©

ÃÈÏÏÓÉÎÇ Á ÃÏÌÏÒ ÏÒ ÐÒÅÓÓÉÎÇ ÔÈÅ ÒÉÇÈÔ ÂÕÔÔÏÎ ×ÉÌÌ ÒÅÔÕÒÎ ÙÏÕ
ÔÏ ÙÏÕÒ ÉÍÁÇÅ ×ÈÉÌÅ ÅÄÉÔÉÎÇ ÌÁÒÇÅ ÉÍÁÇÅÓ®
¸´
ÔÈÅ ÉÍÁÇÅ ×ÏÒË ÁÒÅÁ ÉÓ ÁÌ×ÁÙÓ ÆÏÕÎÄ ÉÎ ÔÈÅ ÕÐÐÅÒ­ÌÅÆÔÈÁÎÄ
ÐÏÒÔÉÏÎ ÏÆ ÔÈÅ ÓÃÒÅÅÎ®  ÔÏ ÍÁËÅ ÉÍÁÇÅ ÅÄÉÔÉÎÇ ÅÁÓÉÅÒ¬ ÍÖÐ
ÐÁÉÎÔ ×ÉÌÌ ÁÌ×ÁÙÓ ÁÄÊÕÓÔ ÔÈÅ ÐÉØÅÌ ÓÉÚÅ ÉÎ ÔÈÉÓ ÁÒÅÁ ÓÏ ÔÈÁÔ
ÉÆ ÉÔ ÃÁÎ ÍÁÇÎÉÆÙ ÔÈÅ ÐÉØÅÌÓ ÉÎ ÔÈÅ ×ÏÒË ÁÒÅÁ¬ ÉÔ ×ÉÌÌ®  ÆÏÒ
ÔÈÉÓ ÒÅÁÓÏÎ¬ ÇÏÉÎÇ ÉÎÔÏ ÚÏÏÍ ÍÏÄÅ ÍÁÙ ÍÁËÅ ÔÈÅ ÐÉØÅÌÓ ÌÁÒÇÅÒ
ÁÎÄ ÅÁÓÉÅÒ ÔÏ ÍÏÄÉÆÙ®  ÉÆ ÔÈÅ ÉÍÁÇÅ ÉÎ ÔÈÅ ×ÏÒË ÁÒÅÁ ÈÁÓ
ÍÁÇÎÉÆÉÅÄ ÐÉØÅÌÓ¬ ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÓÅÅ ÔÈÅ §ÒÅÁÌ­ÓÉÚÅ§ ÖÅÒÓÉÏÎ ÏÆ ÔÈÅ
ÉÍÁÇÅ ÉÎ ÔÈÅ ÕÐÐÅÒ­ÒÉÇÈÔÈÁÎÄ ÐÏÒÔÉÏÎ ÏÆ ÔÈÅ ÓÃÒÅÅÎ®
¹´
×ÈÅÎ ÉÎ ÚÏÏÍ­ÍÏÄÅ¬ ÔÈÅ ÓÁÖÅ ÆÅÁÔÕÒÅ ×ÉÌÌ ÁÌ×ÁÙÓ ÓÁÖÅ ÔÈÅ
ÃÕÒÒÅÎÔ ÉÍÁÇÅ ÉÎ ÔÈÅ ×ÏÒË ÁÒÅÁ®  ÔÈÉÓ ×ÁÙ¬ ÙÏÕ ÃÁÎ ÚÏÏÍ ÉÎÔÏ
ÁÎ ÁÒÅÁ¬ ÓÁÖÅ ÔÈÁÔ ÁÒÅÁ ÔÏ ÉÔÓ Ï×Î ÉÍÁÇÅ ÆÉÌÅ¬ ÔÈÅÎ ÚÏÏÍ ÏÕÔ®
ÔÈÉÓ ÉÓ ÐÏÔÅÎÔÉÁÌÌÙ ÄÁÎÇÅÒÏÕÓ ÂÅÃÁÕÓÅ ÙÏÕ ÃÁÎ ÓÁÖÅ ÉÎ ÚÏÏÍ
ÍÏÄÅ ×ÈÉÌÅ ÔÈÉÎËÉÎÇ ÙÏÕ ÁÒÅ ÓÁÖÉÎÇ ÔÈÅ ÅÎÔÉÒÅ ÉÍÁÇÅ®®®ÓÏ ÂÅ
ÃÁÒÅÆÕÌ®  ÔÈÅ ÓÁÍÅ ÒÕÌÅ ÁÐÐÌÉÅÓ ÔÏ ÓÁÖÉÎÇ ÓÖÇÁ ÉÍÁÇÅÓ®  ×ÈÉÌÅ
ÉÎ ÚÏÏÍ ÍÏÄÅ¬ ÓÁÖÉÎÇ ×ÉÌÌ ÓÁÖÅ ÊÕÓÔ ×ÈÁÔÅÖÅÒ ÉÓ ÉÎ ÔÈÅ ×ÏÒË
ÁÒÅÁ®  ÒÅÍÅÍÂÅÒ¬ ÓÁÖÉÎÇ ÓÖÇÁ ÉÍÁÇÅÓ ×ÈÉÌÅ ÎÏÔ ÉÎ ÚÏÏÍ ÍÏÄÅ
×ÉÌÌ ÓÁÖÅ ÔÈÅ ÅÎÔÉÒÅ ÉÍÁÇÅ¬ ÅÖÅÎ ÔÈÏÕÇÈ ÔÈÅ ÅÎÔÉÒÅ ÓÖÇÁ ÉÍÁÇÅ
ÉÓ ÎÏÔ ÃÕÒÒÅÎÔÌÙ ÖÉÓÉÂÌÅ®
¸µ
ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ ÃÁÎ ×ÏÒË ÏÎ ÓÕÐÅÒ­ÖÇÁ ÉÍÁÇÅÓ ÏÆ ÕÐ ÔÏ ±²¸° Ø ¸°°
ÐÉØÅÌÓ ÉÎ ÓÉÚÅ®®®ÅÖÅÎ ÉÆ ÙÏÕ ÄÏÎ§Ô ÈÁÖÅ Á ÓÖÇÁ ÓÙÓÔÅÍ®  ÔÈÉÓ
ÉÓ ÁÃÈÉÅÖÅÄ ÂÙ ÌÉÍÉÔÉÎÇ ÁÌÌ ÐÈÙÓÉÃÁÌ ÅÄÉÔÉÎÇ ÔÏ Á ³²° Ø ²°°
§×ÉÎÄÏ×§ ×ÉÔÈÉÎ ÔÈÅ ÓÖÇÁ ÉÍÁÇÅ®  ÁÆÔÅÒ ÌÏÁÄÉÎÇ ÏÒ ÃÒÅÁÔÉÎÇ Á
ÓÖÇÁ ÉÍÁÇÅ¬ ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÍÏÖÅ ÔÈÅ ×ÉÎÄÏ× ÔÏ Á ÄÅÓÉÒÅÄ ÌÏÃÁÔÉÏÎ
×ÉÔÈÉÎ ÔÈÅ ÉÍÁÇÅ®  ÈÉÔÔÉÎÇ ÔÈÅ §ÔÁÂ§ ËÅÙ ¨ÎÏÔ ÉÎ ÚÏÏÍ ÍÏÄÅ©
×ÉÌÌ ÔÈÅÎ ÁÌÌÏ× ÙÏÕ ÔÏ ÒÅ­ÊÕÓÔÉÆÙ ÔÈÅ ÐÏÓÉÔÉÏÎ ÏÆ ÔÈÉÓ ×ÉÎÄÏ×®
ÔÈÅ ÒÅÁÌ ÉÍÁÇÅ ÉÓ ÓÔÏÒÅÄ ÉÎ ÅÍÓ¬ ØÍÓ¬ ÅØÔÅÎÄÅÄ ÏÒ ÄÉÓË ÃÁÃÈÅ
ÍÅÍÏÒÙ®  ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ ×ÉÌÌ ÁÕÔÏ­ÓÅÌÅÃÔ ÁÎ ÏÐÔÉÏÎ ÆÏÒ ÙÏÕ®  ÔÏ
ÅÉÔÈÅÒ ÖÉÅ× ÏÒ ÃÈÁÎÇÅ ÙÏÕÒ ÍÅÍÏÒÙ ÓÅÔÔÉÎÇÓ¬ ¼ÁÌÔ¾ ¼Í¾ ×ÉÌÌ
ÂÒÉÎÇ ÕÐ Á ÓÐÅÃÉÁÌ ×ÉÎÄÏ×®  ÄÉÓË ÃÁÃÈÉÎÇ ÓÈÏÕÌÄ ÁÌ×ÁÙÓ ÂÅ Á
ÌÁÓÔ ÒÅÓÏÒÔ ÓÉÎÃÅ ÉÔ ÉÓ ÓÏ ÓÌÏ×®
¹µ
ÔÈÅ ¼ÁÌÔ¾ ¼Ö¾ ÏÐÔÉÏÎ ×ÉÌÌ ÁÔÔÅÍÐÔ ÔÏ ÖÉÅ× Á ÓÖÇÁ ÉÍÁÇÅ ÉÎ ÁÎ
ÁÃÔÕÁÌ ÓÖÇÁ ÍÏÄÅ®  ÔÈÅ ÓÕÃÃÅÓÓ ÏÆ ÔÈÉÓ ÏÐÔÉÏÎ ÉÓ Á ÆÕÎÃÔÉÏÎ
ÏÆ ÔÈÅ ÔÙÐÅ ÏÆ ÓÖÇÁ ÃÁÒÄ ÙÏÕ ÈÁÖÅ ÁÎÄ ÉÔÓ ÁÂÉÌÉÔÙ ÔÏ ÈÏÓÔ
ÓÖÇÁ ÉÍÁÇÅ ÄÉÍÅÎÓÉÏÎÓ®
¸¶
ÈÅÒÅ ÉÓ Á ÌÉÓÔ ÏÆ ÁÌÌ ÏÆ ÔÈÅ ÁÖÁÉÌÁÂÌÅ ÍÁÃÒÏÓ ÉÎ ÍÖÐ ÐÁÉÎÔº

ÁÌÔ­Á    ÁÎÉÍÁÔÅ                 
ÁÌÔ­Ã    ÃÉÒÃÌÅ ÄÒÁ×             
ÁÌÔ­Æ    ÆÏÎÔ ÓÅÌÅÃÔÉÏÎ          
ÁÌÔ­Ç    ÇÒÉÄ ÔÏÇÇÌÅ             
ÁÌÔ­Ì    ÌÉÎÅ ÄÒÁ×               
ÁÌÔ­Í    ÍÅÍÏÒÙ ÓÅÔÔÉÎÇÓ         
ÁÌÔ­Ð    ÐÁÌÅÔÔÅ ÍÏÄÉÆÙ
ÁÌÔ­Ñ    ÑÕÉÃË ÚÏÏÍ
ÁÌÔ­Ò    ÒÅÃÔÁÎÇÌÅ ÄÒÁ×
ÁÌÔ­Ó    ÓÃÒÅÅÎ ÄÕÍÐ ÁÎÄ ÅØÉÔ
¹¶
ÁÌÔ­Ô    ÁÄÄ ÔÅØÔ
ÁÌÔ­Õ    ÕÎÄÏ ÌÁÓÔ ÁÃÔÉÏÎ
ÁÌÔ­Ø    ÆÁÓÔ ÅØÉÔ
ÁÌÔ­Ú    ÚÏÏÍ

ÁÌÔ­±    ÐÉØÅÌ ÓÉÚÅ ½ ± Ø ±
ÁÌÔ­²    ÐÉØÅÌ ÓÉÚÅ ½ ² Ø ²
ÁÌÔ­³    ÐÉØÅÌ ÓÉÚÅ ½ ³ Ø ³
ÁÌÔ­´    ÐÉØÅÌ ÓÉÚÅ ½ ´ Ø ´
ÁÌÔ­µ    ÐÉØÅÌ ÓÉÚÅ ½ µ Ø µ ÐÁÔÔÅÒÎ ¨ÓÅÅ ÓÅÔÔÉÎÇÓ ÓÅÃÔÉÏÎ©

¹¹
ÏÔÈÅÒ ÕÓÅÆÕÌ ËÅÙÓº

Æ± ËÅÙ       ÃÁÌÌ ÈÅÌÐ ÓÅÃÔÉÏÎ
ÅÓÃ ËÅÙ      ÅØÉÔ ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ
ÔÁÂ ËÅÙ      ÒÅÓÅÔ ÃÕÒÒÅÎÔ ×ÉÎÄÏ× ÆÒÁÍÅ ÉÆ ÉÍÁÇÅ ÉÓ ÓÕÐÅÒ­ÖÇÁ
ÓÐÁÃÅ ÂÁÒ    ÃÁÌÌ ÍÁÉÎ ÍÅÎÕ ÏÒ ÃÏÌÏÒ ÐÁÌÅÔÔÅ ÉÆ ÈÉÄÄÅÎ
             ¨ÓÅÅ ÍÁÉÎ ÍÅÎÕ ÁÎÄ ÃÏÌÏÒ ÐÁÌÅÔÔÅ ÈÅÌÐ©

ÁÌÔ­Ö        ÖÉÅ× ÉÍÁÇÅ ÉÎ ÓÖÇÁ ÍÏÄÅ ÓÅÔ ÂÙ ÃÏÎÆÉÇÕÒ®ÅØÅ
             ¨ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÁÌ ÖÅÒÓÉÏÎ ÏÎÌÙ©
¸·
ÔÈÁÎË ÙÏÕ ÆÏÒ ÓÕÐÐÏÒÔÉÎÇ ÔÈÉÓ ÍÖÐ ÓÏÆÔ×ÁÒÅ ÐÒÏÄÕÃÔ®
×Å ÓÔÁÎÄ ÂÙ ÏÕÒ ÓÏÆÔ×ÁÒÅ¬ ÓÏ ÉÆ ÙÏÕ ÎÅÅÄ ÔÅÃÈÎÉÃÁÌ
ÁÓÓÉÓÔÁÎÃÅ¬ ÕÓÅ ÔÈÅ ÎÕÍÂÅÒ ÇÉÖÅÎ ÂÅÌÏ×®  ÂÅÆÏÒÅ ÃÁÌÌÉÎÇ¬
ÐÌÅÁÓÅ ÈÁÖÅ ÔÈÅ ÆÏÌÌÏ×ÉÎÇ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎº
    ª ÙÏÕÒ ÃÏÍÐÕÔÅÒ ÔÙÐÅ
    ª ÙÏÕÒ ÖÇÁ ÇÒÁÐÈÉÃÓ ÁÄÁÐÔÅÒ ÎÁÍÅ
    ª ÙÏÕÒ ÍÏÕÓÅ ÔÙÐÅ ÁÎÄ ÄÒÉÖÅÒ ÖÅÒÓÉÏÎ
    ª ÍÖÐÐÁÉÎÔ®ÅØÅ ÆÉÌÅ ÓÉÚÅ¬ ÄÁÔÅ ÁÎÄ ÔÉÍÅ
ÔÅÃÈÎÉÃÁÌ ÓÕÐÐÏÒÔº ¨¶±¶© ²´µ­¸³·¶
ÍÖÐ ÓÏÆÔ×ÁÒÅ ÐÒÏÄÕÃÔ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎº ¨¶±¶© ²´µ­¸³·¶
ÍÖÐ ÓÏÆÔ×ÁÒÅ ²´­ÈÏÕÒ ÏÒÄÅÒ ÌÉÎÅº ¨¸°°© ¹¶¸­¹¶¸´
¸¸
ÈÅÒÅ§Ó ×ÈÁÔ ÙÏÕ ×ÉÌÌ ÇÅÔ ×ÈÅÎ ÙÏÕ ÒÅÇÉÓÔÅÒ ÍÖÐ ÐÁÉÎÔº

ª ÔÈÅ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÁÌ ÖÅÒÓÉÏÎ ÏÆ ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ ×ÉÔÈ ÓÖÇÁ ÍÏÄÅ ÖÉÅ×ÉÎÇ®
ª ÔÈÅ ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÁÌ ÔÏÏÌÂÏØ®
ª ÔÈÅ ÐÏÄ ÂÁÙ ÇÒÁÐÈÉÃÓ ÐÁÓÃÁÌ ÌÉÂÒÁÒÙ ­ Á ÆÁÓÔ ÁÎÄ ®ÂÇÉ
  ÄÒÉÖÅÒ­ÆÒÅÅ ÇÒÁÐÈÉÃÓ ÌÉÂÒÁÒÙ ÆÏÒ ÔÕÒÂÏ ÐÁÓÃÁÌ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÒÓ®
ª ÔÈÅ ÐÏÄ ÂÁÙ ÇÒÁÐÈÉÃÓ Ã ÌÉÂÒÁÒÙ ­ Á ÆÁÓÔ ÁÎÄ ®ÂÇÉ ÄÒÉÖÅÒ­
  ÆÒÅÅ ÇÒÁÐÈÉÃÓ ÌÉÂÒÁÒÙ ÆÏÒ ÔÕÒÂÏ ÁÎÄ ÂÏÒÌÁÎÄ Ã ÐÒÏÇÒÁÍÍÅÒÓ®
ª ÁÎ ÍÖÐ ÓÏÆÔ×ÁÒÅ ÔÅÃÈÎÉÃÁÌ ÓÕÐÐÏÒÔ ÎÕÍÂÅÒ®
ª ÁÎÏÔÈÅÒ ÍÖÐ ÓÏÆÔ×ÁÒÅ ÐÒÏÄÕÃÔ®
¹¸
×ÈÁÔ ÉÓ ÔÈÅ ÍÖÐ ÐÁÉÎÔ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÁÌ ÔÏÏÌÂÏØ¿  ÔÈÅ ÔÏÏÌÂÏØ ÉÓ
Á ÃÏÍÐÉÌÁÔÉÏÎ ÏÆ ÒÏÕÔÉÎÅÓ ÔÈÁÔ ÎÏÖÉÃÅ ÁÎÄ ÅØÐÅÒÔ ÕÓÅÒÓ ÁÌÉËÅ
×ÉÌÌ ÎÏÔ ×ÁÎÔ ÔÏ ÄÏ ×ÉÔÈÏÕÔ®  ÔÁËÅ Á ÌÏÏË ÁÔ ÔÈÅ ÍÖÐÔÏÏÌÓ®ÐÃØ
ÉÍÁÇÅ ÉÎÃÌÕÄÅÄ ×ÉÔÈ ÔÈÉÓ ÐÁÃËÁÇÅ ÁÎÄ ÙÏÕ§ÌÌ ÓÅÅ ÔÈÅ ÐÏ×ÅÒ
ÔÈÁÔ ÔÈÅÓÅ ÒÏÕÔÉÎÅÓ ÃÁÎ ÇÉÖÅ ÙÏÕ®  ×ÈÁÔ§Ó ÍÏÒÅ¬ ÔÈÅ ÔÏÏÂÏØ
×ÉÌÌ ÁÌÓÏ ÌÅÔ ÙÏÕ ÃÒÅÁÔÅ ÆÕÌÌÙ­ÃÏÍÐÉÌÁÂÌÅ ÐÒÏÇÒÁÍÓ¬ ×ÉÔÈ ÙÏÕÒ
ÉÍÁÇÅÓ ÂÕÉÌÔ ÒÉÇÈÔ ÉÎÔÏ ÔÈÅ ÅØÅÃÕÔÁÂÌÅ ÃÏÄÅ¡  ÄÅÖÅÌÏÐÅÒÓ ×ÈÏ
×ÁÎÔ ÔÏ ÓÈÏ× ÉÍÁÇÅÓ ×ÉÔÈ ÄÉÆÆÅÒÅÎÔ ÐÁÌÅÔÔÅÓ ÓÉÍÕÌÔÁÎÅÏÕÓÌÙ¬ ÃÁÎ
ÕÓÅ ÔÈÅ ÔÏÏÌÂÏØ ÔÏ ÎÏÔ ÏÎÌÙ ÍÁÔÃÈ ÐÁÌÅÔÔÅÓ¬ ÂÕÔ ÂÕÉÌÄ ÎÅ×ÅÒ
ÐÁÌÅÔÔÅÓ ÂÅÔÔÅÒ ÓÕÉÔÅÄ ÔÏ ÔÈÅ ÍÁÔÃÈ¡
