
(*              Copyright 1987 fred brooks LogicTek             *)
(*                                                              *)
(*                                                              *)
(*   First Release                      12/8/87-FGB             *)
(* Added support for use of MIDI or AUX port for network        *)
(*                                      2/6/88-FGB              *)
(*                                                              *)

DEFINITION MODULE NETWORK;
FROM        BIOS    IMPORT    Device;

TYPE
  stat        = RECORD
                 inpackets      :       LONGCARD;
                 outpackets     :       LONGCARD